	INICMD	inicmd[] = {

		{ {"limbodesc"},		INIC_LIMBODESC },
		{ {"limboname"},		INIC_LIMBONAME },
		{ {"nonpeakuserlim"},		INIC_NONPEAKLIM },
		{ {"peakend"},			INIC_PEAKEND },
		{ {"peakuserlim"},		INIC_PEAKLIM },
		{ {"peakstart"},		INIC_PEAKSTART },
		{ {"peaktimelim"},		INIC_PEAKTML },
		{ {"nonpeaktimelim"},		INIC_NONPEAKTML },
		{ {"peakwait"},			INIC_PEAKWAIT },
		{ {"nonpeakwait"},		INIC_NONPEAKWAIT },
		{ {"peakexit"},			INIC_PEAKEXIT },
		{ {"nonpeakexit"},		INIC_NONPEAKEXIT },
		{ {"peakinactive"},		INIC_PEAKINACT },
		{ {"nonpeakinactive"},		INIC_NONPEAKINACT },
		{ {"peakwenable"},		INIC_PEAKWENAB },
		{ {"nonpeakwenable"},		INIC_NONPEAKWENAB },
		{ {"weekends"},			INIC_WEEKENDS },
		{ {""},			0 }
	};
