#           Define DEC VT100 Terminal Screen Control Macros
#
# Disable HPE Display Functions Translations:
ALT NULL
# ---------------------------------------------- Define Macros
DEF \ "ALT DE %;ECHO [1;1f[0J%ALT DE ;%#"
DEF DF /\;FF/
DEF ' /:/ ; DEF 'P /:P/; DEF '] /:]/; DEF [' /[@/
DEF QUO /SET MATCH '/
DEF JUMP "ECHO <[?4l;# SET VT JUMP SCROLL"
