15-FEB            04:0             8:0             12:0             16:0             20:0             16-FEB      OPSDIS_ITNA - GRAPH page - TEST REMOTE TR1 (P/L)/ACP OLING         OPSDIS_ITNA - GRAPH page - TEST REMOTE TR1 (P/L)/ACP OLING         Time span :  1 Day      Sample interval :  3 Minutes        15-FEB-1910:0:0TR1.A5                       TEST REMOTE TR1 (P/L)/ACP OLING                 rpm    Average    Normal 15-FEB-191   4.0   2.0   .0